Jean-Michel Rouet

Adresse 57 rue Madame, 75006 Paris Téléphone +(33) 1 74 30 60 73 E-mail Jean-Michel.Rouet@philips.com État civil Né le 14 Août 1974 à Fontenay-le-comte (85). Marié, 2 enfants. Nationalité Française.

Ingénieur en Télécommunications, Doctorant en Traitement du signal et télécommunications.

Projets et Expérience Professionnelle

Étés 1993-1994 Stage au Crédit-Mutuel Océan à la Roche-sur-Yon (85) au service Bourse, puis OPCVM. Juillet–Août 1995 Stage à VOCALIS LTD près de Cambridge (Angleterre) sur un projet Européen de reconnaissance de la parole via une ligne téléphonique ; Programmation sous UNIX et création d’interface (Tcl/Tk).

Mars–Août 1996 Stage de fin d’études et de DEA à l’ENST Bretagne, traitant de recalage élastique 2D en imagerie médicale, par le biais d’algorithmes génétiques.

1996–1999 Thèse à l’ENST Bretagne et l’université de Rennes I sur le recalage élastque 3D multimodalités en imagerie médicale par optimisation génétique.

1998–1999 Élu trésorier de l’association des doctorants de l’ENST Bretagne, et élu suppléant au conseil de la recherche de la même école. Admnistration d’un sous réseau de machines unix (linux).

Depuis Fév. 2000 Ingénieur de recherche chez Philips France.

Parcours Professionnel chez Philips France

2000–2002 Ingénieur de recherche dans la division Systèmes d’Imagerie Professionnelle de Philips France, à Limeil-Brevannes(94). Développement d’une librairie logicielle générique de segmentation (3DAO) à base de surfaces actives (maillages simplexes). Transfert et support de 3DAO pour une application d’analyse et de quantification du mouvement cardiaque en echographie 3D.

2003–2005 Ingénieur de recherche sénior au sein du groupe MedISys de Philips Recherche France, puis de Philips Medical Systems. Poursuite du développement et du support de 3DAO. Mise en application dans diverses applications médicales : Segmentation automatiques des principaux organes du thorax, Segmentation cardiaque en IMR 4D ; Segmentation automatique d’images IRM de dépistage et de suivi du cancer du sein.

Formation

1996–1999 Thèse à l’ENST Bretagne sur le « Recalage 3D élastique en imagerie médicale », soutenue le 8 décembre 1999.

1996 Diplôme d’ingénieur de l’ENST Bretagne.

DEA STIR option Image mention bien.

1995–1996 Préparation du DEA STIR option Image (Université de Rennes 1). 1993–1996 Élève Ingénieur à l’École Nationale Supérieure des Télécommunications Bretagne, option COmmunications, Formes et Images (COFI), voie d’approfondissement Image.

1991–1993 Classes Préparatoires au Lycée St-Joseph, La Roche-sur-Yon (85), spéciale M.

1991 Baccalauréat C, mention Assez Bien.

Compétences

Enseignement Encadrement d’élèves ingénieurs de l’ENST Bretagne (traitement du signal, programmation et traitement d’images, recalage en imagerie médicale), Images Morphologie mathématique, segmentation, recalage, reconnaissance de formes, Optimisation Algorithmes génétiques,

Langages C, C++, Ada, Perl, ... Systèmes d’exploitation

Unix (Solaris, HP-UX, Linux), MS-DOS, MS-Windows (95/NT), et expérience en administration réseau sous Unix.

Langues Étrangères

Anglais Courant, lu, parlé, écrit. Séjour en Grande Bretagne de deux mois.

Présentations d’articles dans des conférences internationales. Contacts réguliers avec des clients aux Pays-bas et aux États-Unis.

Espagnol Lu, parlé, écrit.

Italien Notions.

Centres d’Intérêt

Sports Escalade, alpinisme, natation, volley-ball, randonnée.

Loisirs Astronomie, voile, informatique, musique, encadrement de groupes d’enfants.

Publications

Brevets Auteur ou coauteur d’une quinzaine de brevets internationnaux portant sur des applications médicales (segmentation, visualization, interaction, etc.)

[CARS’05] S. de Putter, M. Breeuwer, U. Kose, F. Laffargue, J.-M. Rouet, R. Hoogeveen, H. v.d. Bosch, J. Buth, F. v.d. Vosse, F.A. Gerritsen, « Automatic Determination of the Dynamic Geometry of Abdominal Aortic Aneurysm from MR with Application to Wall Stress Simulations », CARS 2005, 22-25 Juin 2005, Berlin.

[ISMRM’05] S. de Putter, U. Kose, M. Breeuwer, R. Hoogeveen, H. v.d. Bosch, J. Buth, J.-M. Rouet, F. v.d. Vosse, F. Gerritsen, « Automatic Determination of the Dynamic Geometry of Abdominal Aortic Aneurysms », Proceedings of the ISMRM 2005, Miami.

[TMI’05] Sílvia D. Olabarriaga, Jean-Michel Rouet, Maxim Fradkin, Marcel Breeuwer et Wiro J. Niessen, « Segmentation of thrombus in abdominal aortic aneurysms from CTA with nonparametric statistical grey level appearance modeling ». IEEE Trans. on Medical Imaging, 24(4), pp. 477–485, Avril 2005.

[CARS’04] M. Breeuwer, U. Götte, R. Hoogeveen, B.J.B.M. Wolters, S. de Putter, H. v.d. Bosch, J. Buth, J.-M. Rouet et F. Laffargue, « Assessment of the Rupture Risk of Abdominal Aortic Aneurysms by Patient-Specific Hemodynamic Modeling – Initial Results », CARS 2004, Chicago.

[TMI’02] Olivier Gérard, Antoine Collet-Billon, Jean-Michel Rouet, Marie Jacob, Maxim Fradkin, et Cyril Allouche, « Efficient Model-Based Quantification of Left Ventricular Function in 3- D Echocardiography », IEEE Trans. on Medical Imaging, 21(9), pp. 1059–1068, Septembre 2002.

[MICCAI’01] Olivier Gérard, Maxim Fradkin, Antoine Collet Billon, Marie Jacob, Jean-Michel Rouet et Shérif Makram-Ebeid, « Automatic Analysis of the Left Ventricle in the Time Sequences of 3D Echo-Cardiographic Images ». MICCAI 2001.

[EMBS’98] Jean-Michel Rouet, Jean-josé Jacq, Christian Roux, « 3D Elastic Multimodality Image Registration through a Genetic Algorithm », IEEE EMBS, Hong-kong, Octobre 98.

[GBM’98] Jean-Michel Rouet, Jean-josé Jacq, Christian Roux, « Recalage 3D élastique multimodalités par optimisation génétique », Forum Jeunes Chercheurs 98 en Génie Biologique et Médical, Brest, Mai 98. (Premier prix poster de la conférence).

[GRETSI’97] Jean-Michel Rouet, Jean-josé Jacq, Christian Roux, « Recalage élastique 3D de surfaces numériques par optimisation génétique », GRETSI, Grenoble, Septembre 97.